(GeV/c) Tp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

)σ significance (

1

10

(GeV/c) Tp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dy_T dp_Tpπ2

N^2d eve N 1

-7 10

-6 10

-5 10

-4 10

-3 10 10 ϕ

Without 500M events

ϕ With 50M events 500M events