10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

1

10

10^2

10^{-1} 1 10 10^2

Λ excitation function

E_{Lab} ΜAGeVΝ

ΛΛΓ

EOS: Ni+Cu FOPI: Ni+Ni E810: Au+Au E810: Si+Si

NA35: S+S p+p NA35: p+S

NA49: Pb+Pb